?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

风管加工的常见方法有哪些?
2024-08-12
风管加工的常见方法主要有以下几种:
1. 切割方法:包括传统机械切割和激光切割。传统机械切割主要采用剪切机、剪板机、弯板机等机械设备,可以将金属板材按照需要的形状切割成所需的尺寸;激光切割则是利用强光束束缚高密度能量,通过将金属板材局部融化并气体吹刮的方式实现切割,具有精度高、速度快等优点。
2. 折弯方法:采用折弯机和折弯模具,将金属板材弯曲成所需的角度和形状。折弯可以使风管具有一定的强度和刚度,常见的折弯方式有V型折弯、U型折弯、矩形折弯等。
3. 打孔方法:通过机械冲孔机或电动冲孔机将风管上的孔洞冲出,以便实现连接或通风的需求。常见的孔型有圆孔、方孔、长方孔等。
4. 焊接方法:主要采用TIG氩弧焊、MIG气体保护焊等方式对金属板材进行焊接。焊接可以将风管的接缝处进行气密性的连接,提高整体结构的稳定性。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号