?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

风管加工过程注意事项有哪些?
2023-06-16
镀锌螺旋风管连接不得采用s型切屑、c型直角切屑和垂直组合角切屑。空气洁净度等级为1~5级的风管,不得咬口。

净化空调系统风管法兰铆钉间距应小于100 mm,1-5级风管法兰铆钉间距应小于65 mm。

镀锌螺旋风管加工前,应使用清洗液清除板面油污和灰尘。清洗液应为中性清洁剂,不损伤板面,干燥后不产生粉尘,对人体无危害。

通风管制作完成后,应使用清洗液清洗。清洁后,将白丝布擦干净,检查符合要求后,应及时封好酚醛板。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号