?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

简述不锈钢风管工程的使用步骤
2020-10-14
1、不锈钢风管施工装置简略。烟道止逆阀的装置不受工期约束,毛坯烟道和装修后的烟道都可以便当的装置。底版的规划确保了烟道孔洞的规范,为止逆阀的装置提供了便当的条件。

2、不锈钢风管用户拆装便当。可在短时间内完成拆装,便于检修、替换等操作。

3、不设滤网、不设油盒。没有二次污染,削减清洗次数。

4、排气通畅、止烟密实。绝无走漏现象。

5、外型漂亮大方.


三、不锈钢风管标准:直径80、100、120、150、160、180 排气口(排气帽) 不锈钢排烟帽,是一种新式的专利产品,


四、不锈钢风管首要用途:首要用在大型锅炉房通风排烟工程、供暖、采暖设备排烟系统、厨房排烟工程,大型排烟、通风工程,既体现了外墙的漂亮,又有防风防雨防虫的实用性,它坚久经用,不老化,在现代建筑方面增添了现代化的气息。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号