?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

浅述螺旋式风管的特点
2018-03-23
    螺旋式风管的制作是采用带钢带状卷料,通过风管成型机一次咬出咬口骨形,并沿螺旋渐开线轨迹卷成圆形管状,同时将咬口缝压紧,最后按需要的长度切割而成。螺旋风管自投放市场以来,因其本身具有卓越性能及低廉的动作成本,被广泛应用于造船、通风、空调、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。 
     1、送冷风和热风最常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。螺旋风管也可内贴保温材料,使风道具有螺旋形的漂亮外观,可免吊顶,从而降低了工程造价。 
     2、通风系统:送新风和排气,将有害气体排出室外,把室外新鲜空气送至室内。一般而言,通风系统的流量都很大,因此要求使用阻力较小的空气输送管道,以节省造价和运行费用——螺旋风管就最适用。一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。 
     3、散装物料的输送在工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类,使用螺旋风管,造价低,效果好。 
     4、排油烟饭店、酒楼、烧烤店、宾馆的厨房有大量油烟产生,需要排出,使用螺旋风管最适用。 
     5、集中供热工程热气管道,保温层的外层,使用螺旋风管,使管道寿命长,质量好。 

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号