?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

风管安装小窍门
2018-01-30
如今风管在行业中使用的也是十分的广泛,然而在使用广泛的途中,在安装上也是经常遇到一些小问题,那么今天我就来为各位小伙伴们介绍一下风管在安装上的注意事项。
  风管的安装注意事项如下:
  1.风管安装前对施工现场彻底清扫,做到无产尘作业,并应建立有效的防尘措施。
  2.风管连接处必须严密;法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料;法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。
  3.经清洗干净并包装密封的风管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。
  4.风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。
  以上就是风管在安装上的技术要点了,小伙伴们只要在安装的时候多注意,想必问题一定会减少的!

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号